import Spec.Courseware.Check.Diagnostic

/-!
# Pipeline —— 检查管线的阶段与序

checker 的 `check` 按固定顺序跑五个阶段,逐阶段收集诊断;`compile` 阶段有门控。顺序和
门控是契约——它决定用户看到哪些诊断(藏在缺文件背后的语法错,在文件补齐前不显示,这是
有意的)。每阶段的算法不进 Lean(宪法第 5 条深度上限):只钉阶段、序、门控。
-/

namespace Spec.Courseware

/-- 检查管线的阶段(ADR-0010)。

- `load` —— 解析 manifest + 各 element.toml。含 `.cph-version` 兼容性判定(ADR-0016:
  工程根 `.cph-version` 与 CLI 版本不相容 ⇒ `cphVersionMismatch` error)。硬失败(无法
  解析 lesson)则停整条管线。
- `structural` —— part 路径存在、无 `..`、kind 已知且一致。此处判缺的 part 后续跳过。
- `schema` —— 每个"存在且 kind 已知"的 part 按其 kind schema 校验。
- `compile` —— 跑外部工具的阶段(typst 编译)。门控:仅当前序零 error 才跑。
- `coverage` —— 语义型 warning(`renderIgnored`);不受门控,总跑。 -/
inductive Phase where
  | load
  | structural
  | schema
  | compile
  | coverage
deriving DecidableEq

/-- 管线阶段的执行序(ADR-0010)。`order p` 越小越先跑。序是契约:`compile`(3)排在
    `structural`(1)/`schema`(2)之后,正因前者门控于后者无 error。 -/
def Phase.order : Phase → Nat
  | .load       => 0
  | .structural => 1
  | .schema     => 2
  | .compile    => 3
  | .coverage   => 4

/-- 某阶段是否受"前序零 error"门控(ADR-0010)。唯 `compile` 受门控:藏在结构/schema 错
    背后的编译错,在前者修好前不显示——有意降噪。 -/
def Phase.gated : Phase → Bool
  | .compile => true
  | _        => false

/-- 管线在 `load` 硬失败时停(ADR-0010)。`load` 拿不到可解析 lesson 时,无 lesson 可喂
    下游,整条管线终止——唯一会截断后续所有阶段的情形(区别于 `compile` 门控只跳过自己)。 -/
def Phase.haltsPipelineOnFailure : Phase → Bool
  | .load => true
  | _     => false

end Spec.Courseware
